English
新闻动态
首页 / 新闻动态 / 江苏杏鑫娱乐公司消防安全培训 ——预防为主,防消结合

江苏杏鑫娱乐公司消防安全培训 ——预防为主,防消结合

发布时间: 2022-08-08

为进一步加强公司全体员工消防安全意识,全力普及消防安全知识,推进公司消防安全工作,8月2日,行政人事部邀请专业讲师在公司大厅开展消防安全培训讲座。

江苏杏鑫娱乐公司消防安全培训 ——预防为主,防消结合

讲师结合近年来发生的火灾案例,以视频、图片及文字的形式生动地阐述了普及消防安全知识提升消防意识的重要性,诠释了“预防为主,防消结合”这一方针的必要性。同时从“防火”、“灭火”、“逃生”、“自救”四个方面详细介绍了火灾的形成过程、自救逃生的方法以及灭火器的种类和操作方法等一系列消防安全知识,与会人员深受教育。

江苏杏鑫娱乐公司消防安全培训 ——预防为主,防消结合

本场讲座消防知识深入浅出,引用案例法人深。逶惫そ徊教嵘讼酪馐,掌握了基本消防知识和灭火技能,大家纷纷表示:消防工作无小事,消防平安是杏鑫娱乐每个员工的责任和义务,要从自身做起,从细节做起,从根源做起,为杏鑫娱乐的安全运行做出自己的一份努力。

随着《“十四五”新型储能发展实施方案》的正式发布,明确标志着新型储能正式从商业化初期向规模化发展转变。但要实现全面普及,安全问题无疑是储能发展的生命底线。

近年来发生的各大储能电站起火事故背后,电池热失控是主要原因之一,这既与电芯本身的有关,同时也和系统层级的热管理密不可分。双碳政策驱动着电化学储能市场的高增长,但安全始终是储能发展必须坚守的第一道防线。

杏鑫娱乐储能针对大需量用户设计的R-Block储能单元,采用了?榛杓,单体容量500kWh,具有体积适中,安装生产方便,多级串并联等优势,可根据项目实际需求进行积木式安装,避免了单个箱体过大导致的散热不均问题。在出现?楣收鲜,可独立切断单个R-Block,避免风险传导扩大。

杏鑫娱乐储能致力于建设一流的新型储能装备企业,助力构建新型电力系统。杏鑫娱乐储能通过自身技术研发,不断改进、优化储能系统技术方案,以降低系统成本,提升系统效率,提高储能投资经济性。在降低储能系统成本的同时,杏鑫娱乐储能致力于提高系统效率和安全性能,为客户创造最大价值。公司自主研发的1500V系统和液冷电池Pack方案,可以在显著提升系统效率的同时,保障电池系统的安全性,避免因热失控引发的安全风险。

杏鑫娱乐最新动态

【网站地图】【sitemap】