English
解决方案
首页 / 解决方案 / 解决方案 / 工商业储能

工商业储能

通过使用可再生能源发电装置或储能装置,为企业和工业的电力负载提供补充服务。杏鑫娱乐已开发出一系列专门针对企业和行业需求的定制解决方案。

杏鑫娱乐的储能系统旨在将商业和工业运营所产生和消耗的能源价值最大化,帮助客户降低能源成本、增强能源弹性并减少碳足迹。

  • 高度集成

    高度集成

  • 高寿命

    高寿命

  • 高性能

    高性能

  • 高安全

    高安全

?榛、易扩展,柜体直接输出交流,支持多柜交流侧并联,功率及能量密度提升>30%。

超长使用寿命;电池循环寿命超过 8000 次;设计寿命可达 15 年。

液冷高效散热,系统循环效率提升>1%,PCS 三电平拓扑,最高效率 99%。

单簇精细控制,直流侧无并联,短路电流小。储能柜间独立,实现电气、消防安全隔离。电芯温差<3℃,提升安全性及循环寿命。

推荐产品

所有产品
【网站地图】【sitemap】