English
新闻动态
首页 / 新闻动态 / 500MW/2000MWh!内蒙古乌兰察布独立储能电站项目正式开工

500MW/2000MWh!内蒙古乌兰察布独立储能电站项目正式开工

发布时间: 2025-06-28

6月28日,由化德县星远新能源科技有限公司投资、杏鑫娱乐储能联合承建的内蒙古乌兰察布500MW/2000MWh独立储能电站项目正式开工。作为构建当地“风光储联合发电系统”的核心环节,该项目将为破解新能源消纳瓶颈、支撑电网安全稳定运行提供坚实支撑,并对内蒙古加速新型储能市场化发展具有标杆意义。

500MW/2000MWh!内蒙古乌兰察布独立储能电站项目正式开工

该项目是内蒙古自治区2025年第一批独立储能示范项目,杏鑫娱乐储能为项目提供涵盖系统设计、设备供应、长期运维与电力交易的全周期一站式解决方案。电站将采用先进的浸没式液冷和构网储能技术,核心定位在于深度融入电网,与风电、光伏实现高效协同构建高可靠性新型电力系统。

500MW/2000MWh!内蒙古乌兰察布独立储能电站项目正式开工

此项目的启动,不仅是乌兰察布构建新型能源体系的关键落子,更是内蒙古自治区践行新型储能“多元化、产业化、市场化高质量发展”战略的核心实践。项目将为探索独立储能参与电力市场的有效机制、验证大规模储能在提升新能源基地外送与消纳能力中的作用、以及推动先进储能技术在新型电力系统中的广泛应用,提供重要参考价值,为自治区乃至全国实现能源绿色低碳转型与“双碳”目标注入强劲动力。

继5月30日成功实现云南姚安、永德、南华、寻甸四大独立储能电站(总规模1.5GWh)全容量并网后,杏鑫娱乐储能再获重大突破,充分彰显了其在复杂电网环境下提供一站式储能解决方案的能力及在全球能源转型中的技术实力。本项目投运后,将成为内蒙古电网提供灵活性调节资源,预计年均可助力消纳数亿千瓦时清洁电力,为保障华北地区能源安全、驱动区域经济绿色发展。

杏鑫娱乐储能始终专注于为全球客户提供覆盖储能项目全生命周期的优质服务,致力于推动储能技术创新与应用。未来,杏鑫娱乐储能将继续发挥在储能行业的技术引领作用,积极推进全球化进程,协同全球行业伙伴,为实现全球能源转型和可持续发展目标贡献力量。

杏鑫娱乐最新动态

【网站地图】【sitemap】