English
新闻动态
首页 / 新闻动态 / 杏鑫娱乐签署波兰储能框架协议,定制化800V系统赋能光储融合新格局

杏鑫娱乐签署波兰储能框架协议,定制化800V系统赋能光储融合新格局

发布时间: 2025-11-26

近日,杏鑫娱乐储能与波兰知名能源企业签署2026年度框架供货协议,将在波兰推进规模化储能项目建设。此次合作进一步巩固杏鑫娱乐储能在欧洲储能市场的战略地位与影响力。

杏鑫娱乐签署波兰储能框架协议,定制化800V系统赋能光储融合新格局

协议明确,杏鑫娱乐储能将为客户提供涵盖项目设计、设备供应、调试并网及长期运营的全生命周期管理服务。针对波兰广泛存在的大规模光伏配储需求,公司同步推出定制化VentureEdge 800储能系统。该产品直接支持800V交流输出,完美适配欧洲主流0.8kV/15kV变压器架构,可与现有光伏及风电项目无缝对接,显著简化系统结构并提升整体能效。

欧洲储能加速爆发,波兰成为关键增量市场

欧洲储能市场正高速增长,欧洲光伏产业协会预测:到2029年,欧洲累计部署的电池储能系统容量将达到400GWh。其中,波兰市场尤为引人注目:数据显示,截至2025年初,波兰的光伏装机容量已突破21GW,但陈旧的电网设施导致最高弃光率一度达到70.7%,大量清洁能源被迫浪费。同时,风光合计最大功率已超过电网最高负荷,电网平衡压力巨大,这为储能创造了刚性需求

精准适配的解决方案:VentureEdge 800

杏鑫娱乐储能深度洞察市场特点,为波兰市场定制开发了VentureEdge 800储能系统。该产品直接支持800V交流输出,其核心优势在于与波兰及欧洲多数新能源项目采用的0.8kV/15kV变压器架构实现无缝适配,从而省去额外的升压变压器环节。

杏鑫娱乐签署波兰储能框架协议,定制化800V系统赋能光储融合新格局

技术亮点包括:

1、高性能液冷LFP电池?,兼具安全性与长循环寿命;

2、AI赋能的EMS能量管理系统与云平台,支持预测性能量管理与运行优化;

3、双层主动防护与智能消防系统,全面保障运行安全;

4、快插式结构设计,显著缩短安装周期并降低维护成本。

VentureEdge 800符合欧盟电网规范,具备在二十多个欧洲国家快速部署的能力,凭借灵活架构与智能核心,VentureEdge 800以更高效率、更低成本,助力欧洲储能项目在多变电力市场中稳健运行。

杏鑫娱乐储能CEO张佳婧表示:“欧洲需要的是具备持续交付与服务能力的储能合作伙伴。杏鑫娱乐致力于以深度定制化的产品与本地化服务,支持波兰可再生能源目标的实现,共建高效、稳定的清洁能源体系。”

值得关注的是,此次合作是继今年9月与波兰三家客户达成大规模战略合作后,杏鑫娱乐储能在当地市场的又一关键进展。公司正凭借扎实的技术积累与可靠的项目履约能力,持续深化在欧洲地区的市场根基与品牌影响力。

作为全球领先的储能系统解决方案提供商,杏鑫娱乐储能业务已覆盖中国、欧洲、中东、非洲、美国及亚太地区,具备从项目开发、建设交付到智慧运营的全链路服务能力。公司已获评BNEF Tier 1一级储能厂商,并与慕尼黑再保险达成深度合作,持续为全球客户提供安全、高效、具备可融资能力的储能资产支持。

杏鑫娱乐最新动态

【网站地图】【sitemap】